FW_UPDATE
■	日立DVD-RAM GF-2055

ファームウェア更新ツール

１．	動作環境

   （１）　弊社から提供するソフトウェア環境

　　　　　自己解凍型ファイル"UPDATE.exe"を解凍してできるファイル一覧

(a) ファームウェア更新プログラム                          	FWUPDAT.E.exe	76kB

(ｂ) 本ヘルプファイル	                    	FWUPDATE..hlp	56kB

(c) DLLファイル	                             	MFC42.ｄｌｌ	973kB

                             	MSVCRT.dll	261kB

(d) 本体部（Base）のファームウエアデータファイルの例

ファームウェアデータファイル	（メイン）         	Md0darev.bin   	489kB

（コア）           	Cd006rev.bin 	25kB

パラメータファイル            	          	Dvdd0064.prm 	1kB

(e) 拡張部（Ext）のファームウエアデータファイルの例	2050e100.dld	131kB

   （２）　お客様が御用意すべき環境

Windows PC

　OSがWindows95OSR2/98/NT4.0/MEのPC

<注意事項>

OSがWindows2000の場合はWindows98からのアップグレード版では動作することもありますが推奨できません。

２．	DVD-RAMセットアップ確認

対象となるDVD-RAM装置はGF-2055です。

<注意事項>

対象ドライブは各ホストIDに１台だけを接続するようにしてください。

またファームウェアの更新を行う場合は、必ずドライブからディスクを取り出しトレイを閉めて下さい。

ディスクが挿入されていると自動排出されますが、排出できずにエラーとなる場合もあります。

３．	ファームウェア更新手順

　（１）	"UPDATE.exe"をWEBからダウンロードして下さい。

このファイルはLZHで圧縮された自己解凍ファイルです。

ダウンロード後このファイルを自己解凍すると上記４つのファイルが作成されます。

本ファームウェア更新ツールを実行する前に必ずこのヘルプファイルをよく読んで下さい。

　（２）　ファームウェア更新プログラムFWUPDATE.exeのアイコンをクリックすると以下のダイアログが表示され、IDE/SCSIバスをスキャンして対象 ドライブが接続されているとインクァイリーが表示されます。

　（３）　HOST IDを切換えるとIDE Primary/IDE Secondary/SCSI BUSの切換えができます。

BaseとExtのラジオボタンの切換えは、本体部（Base）のファームウエアのダウンロードと拡張部（Ext）のファームウエアのダウンロードとを切換えます。

ファームウエアのダウンロードの順番は、必ず本体部（Base）のファームウエアのダウンロード後に拡張部（Ext）のファームウエアのダウンロードを行なうようにしてください。

　（４）　対象 ドライブの左側にあるチェックボックスをチェックしてUPDATEボタンをクリックまたはUキーを入力します。

　（５）　ファイルダイアログが表示されるのでアップデートするファームウェアのパラメータファイル(Dvdd0064.prm)の場所を選択し、パラメータファイルを選択して「開く」を実行します。

　（６）　ファームウェアのデータファイルのアップデートが開始されます。

ファームウェアアップデート中はドライブはLEDを点滅しています。

LEDを点滅終了とともにファームウェアアップデートも終了します。

なお表示されているダイアログボックスのプログレスバーと残り時間の表示は目安であり、実時間と異なる場合もあります。

"FirmWare Update Complete !!"のメッセージが表示されるとファームウェアアップデートが正常終了したことになります。

<注意事項>

ノートPCにおいてSCSIカードによってはダウンロード中は他のOS処理がフリーズされる場合があり、この場合プログレスバーと残り時間が表示されなくなりますが、"FirmWare Update Complete !!"のメッセージが表示されるまで待って下さい。

途中でPCを再起動したり、ドライブの電源を切ったりしないで下さい。

４．	エラーメッセージの対処法

"FirmWare Update Failed !!"とメッセージ表示されるとファームウェアアップデートが失敗したことになります。

ドライブの接続とバス状態を確かめてもう一度最初から実行してみてください。

何回やっても同じ結果の場合はマルチメディアインフォメーションセンター（℡:0120-147-226）におたずね下さい。

５．	その他注意事項

   （１）　 ドライブのファームウェアアップデートにおいて、バス上に複数のドライブを接続している時、デバイスオプションが挿入の自動通知がオン状態の場合には不具合が発生することがありますので挿入の自動通知をオフにしておくことを推奨します。

なおこの設定ができるのはWindows98/MEに限ります。

　　	WindowsNTにおいてはユーザからこの設定ができないので、複数のドライブ接続をしないようにして下さい。

   （２）　ファームウェア更新は約２分以内で終了します。ファームウェア更新中は絶対に電源を落とさないで下さい。

場合によっては、ドライブの修理が必要となってしまいます。

------------------------------------------------------------------------------

Windowsは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。

その他記載されている名称は、各所有者の商標または登録商標です。